/* DatenschutzScreen — Datenschutzerklärung gemäß DSGVO */

const DatenschutzScreen = ({ onNav }) => (
  <div data-screen-label="Datenschutz">
    <PageHeader
      eyebrow="Datenschutz"
      title="Datenschutzerklärung."
      lede="Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 13, 14 und 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)."
      meta="Stand 04 / 2026"
    />

    <section className="dlg-legal">
      <div className="container--narrow">
        <h2>1. Verantwortlicher</h2>
        <p className="dlg-legal__addr">
          <b>Deutsche Legat Gesellschaft für Zertifizierung mbH</b><br/>
          Radelandstraße 4 · 13589 Berlin<br/>
          E-Mail: <a href="mailto:info@deutsche-legat.de">info@deutsche-legat.de</a><br/>
          Vertreten durch die Geschäftsführerin Anke Barzik
        </p>

        <h2>2. Datenschutzbeauftragter</h2>
        <p>
          Den betrieblichen Datenschutz­beauftragten der DLG erreichen Sie unter:
        </p>
        <dl className="dlg-legal__dl">
          <div><dt>Datenschutzbeauftragter</dt><dd>Dr. Dr. Hubertus Fischer</dd></div>
          <div><dt>E-Mail</dt><dd><a href="mailto:datenschutz@deutsche-legat.de">datenschutz@deutsche-legat.de</a></dd></div>
          <div><dt>Postadresse</dt><dd>c/o Deutsche Legat Gesellschaft für Zertifizierung mbH, Radelandstraße 4, 13589 Berlin</dd></div>
        </dl>

        <h2>3. Verarbeitete Daten und Zwecke</h2>
        <p>
          Wir verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich zu den nachstehend genannten Zwecken und auf
          Grundlage der genannten Rechtsgrundlagen.
        </p>

        <h3>3.1 Aufruf der Website (Server-Log-Dateien)</h3>
        <p>
          Bei jedem Aufruf dieser Website werden automatisch Informationen in sogenannten Server-Log-Dateien
          gespeichert, die Ihr Browser übermittelt. Dazu zählen IP-Adresse (gekürzt), Datum und Uhrzeit der
          Anfrage, aufgerufene URL, Referrer-URL sowie Browser- und Betriebssystem-Informationen.
          Die Speicherung erfolgt zur Gewährleistung des sicheren Betriebs (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) und
          wird spätestens nach 7 Tagen gelöscht oder anonymisiert.
        </p>

        <h3>3.2 Kontaktaufnahme</h3>
        <p>
          Wenn Sie uns per E-Mail oder über das Kontakt­formular anschreiben, werden Ihre Angaben zur Bearbeitung
          der Anfrage und für etwaige Anschluss­fragen gespeichert (Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DSGVO). Die Daten
          werden gelöscht, sobald sie für den Verarbeitungs­zweck nicht mehr erforderlich sind — spätestens nach
          drei Jahren, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungs­pflichten entgegenstehen.
        </p>

        <h3>3.3 Zertifizierungs- und Auditverfahren</h3>
        <p>
          Im Rahmen eines Antrags auf Zertifizierung verarbeiten wir die im Antrag angegebenen Stamm-, Betriebs-
          und Geltungsbereichs­daten zur Durchführung des Verfahrens (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Sofern eine
          Eintragung in das öffentliche DLG-Register erfolgt, werden Firmierung, Ort und Verfahrensart veröffentlicht;
          weitere Angaben werden nicht öffentlich gemacht.
        </p>

        <h3>3.4 Antragsteller- und Auditdaten</h3>
        <p>
          Für die Bearbeitung eines Zertifizierungs­antrags speichern wir die Antragsdaten sowie
          die im Auditprotokoll dokumentierten Feststellungen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
          Diese Daten werden für die Dauer des Zertifikats­zyklus und der gesetzlichen
          Aufbewahrungs­fristen gespeichert.
        </p>

        <h2>4. Empfänger und Weitergabe</h2>
        <p>
          Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Durchführung des Zertifizierungs­verfahrens
          erforderlich ist (z. B. an externe Auditor:innen), eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder Sie
          ausdrücklich eingewilligt haben.
        </p>

        <h2>5. Speicherdauer</h2>
        <p>
          Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist oder gesetzliche
          Aufbewahrungs­fristen dies erfordern (z. B. handels- und steuerrechtliche Pflichten von bis zu 10 Jahren).
        </p>

        <h2>6. Ihre Rechte</h2>
        <p>Ihnen stehen nach den Artikeln 15 bis 21 DSGVO folgende Rechte zu:</p>
        <ul>
          <li>Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten (Art. 15)</li>
          <li>Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16)</li>
          <li>Löschung Ihrer Daten (Art. 17)</li>
          <li>Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18)</li>
          <li>Datenübertragbarkeit (Art. 20)</li>
          <li>Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21)</li>
        </ul>
        <p>
          Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine formlose Nachricht an
          {" "}<a href="mailto:datenschutz@deutsche-legat.de">datenschutz@deutsche-legat.de</a>.
        </p>

        <h2>7. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde</h2>
        <p>
          Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutz­aufsichts­behörde zu beschweren. Für die DLG zuständig ist:
        </p>
        <p className="dlg-legal__addr">
          Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit<br/>
          Alt-Moabit 59–61 · 10555 Berlin
        </p>

        <h2>8. Cookies</h2>
        <p>
          Diese Website verwendet ausschließlich technisch notwendige Cookies zur Bereitstellung der Funktionen.
          Tracking-Cookies oder Drittanbieter-Analyse­dienste werden nicht eingesetzt.
        </p>

        <h2>9. Aktualität dieser Erklärung</h2>
        <p>
          Diese Datenschutzerklärung hat den Stand 04 / 2026. Durch die Weiter­entwicklung unserer Website oder
          aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Erklärung anzupassen.
        </p>

        <div className="dlg-legal__seealso">
          <Button variant="secondary" size="md" iconRight="arrowR" onClick={()=>onNav("impressum")}>
            Zum Impressum
          </Button>
        </div>
      </div>
    </section>
  </div>
);

Object.assign(window, { DatenschutzScreen });
